En cas de non-conformité de l’un des tests procéder au réglage, effectuer 2 tours de tourelle et reprendre tous les essais qui doivent être conformes avant la compression / In case of non- conformity of one of the tests proceed to the adjustment, carry out 2 turns of the turret and repeat all the tests which must be in conformity before compression